PRI expulsa a Alfredo del Mazo

La Comisión Política Permanente del PRI determinó expulsar a Alfredo del Mazo, exgobernador del estado de México, por traición al partido, ello en el marco de la renuncia al tricolor de Alejandra del Moral, excandidata a la gubernatura del Estado de México, y su incorporación a la 4T.

El cargo PRI expulsa a Alfredo del Mazo apareció primero en Acrópolis Multimedios.